---
version: 1.0.0-beta.6
---
# Size
URL: /docs/tokens/size
Source: https://raw.githubusercontent.com/goorm-dev/vapor-ui/refs/heads/main/apps/website/content/docs/tokens/size.mdx

요소의 크기,여백과 관련된 값을 정의하여 일관된 디자인을 유지하는 데 도움을 줍니다.

***

title: Size
description: 요소의 크기,여백과 관련된 값을 정의하여 일관된 디자인을 유지하는 데 도움을 줍니다.
------------------------------------------------------------

| token                         | value    |
| ----------------------------- | -------- |
| --vapor-size-borderRadius-000 | 0rem     |
| --vapor-size-borderRadius-050 | 0.125rem |
| --vapor-size-borderRadius-100 | 0.25rem  |
| --vapor-size-borderRadius-200 | 0.375rem |
| --vapor-size-borderRadius-300 | 0.5rem   |
| --vapor-size-borderRadius-400 | 0.75rem  |
| --vapor-size-borderRadius-500 | 1rem     |
| --vapor-size-borderRadius-600 | 1.25rem  |
| --vapor-size-borderRadius-700 | 1.5rem   |
| --vapor-size-borderRadius-800 | 2rem     |
| --vapor-size-borderRadius-900 | 2.5rem   |
| --vapor-size-space-000        | 0rem     |
| --vapor-size-space-025        | 0.125rem |
| --vapor-size-space-050        | 0.25rem  |
| --vapor-size-space-075        | 0.375rem |
| --vapor-size-space-100        | 0.5rem   |
| --vapor-size-space-150        | 0.75rem  |
| --vapor-size-space-175        | 0.875rem |
| --vapor-size-space-200        | 1rem     |
| --vapor-size-space-225        | 1.125rem |
| --vapor-size-space-250        | 1.25rem  |
| --vapor-size-space-300        | 1.5rem   |
| --vapor-size-space-400        | 2rem     |
| --vapor-size-space-500        | 2.5rem   |
| --vapor-size-space-600        | 3rem     |
| --vapor-size-space-700        | 3.5rem   |
| --vapor-size-space-800        | 4rem     |
| --vapor-size-space-900        | 4.5rem   |
| --vapor-size-dimension-025    | 0.125rem |
| --vapor-size-dimension-050    | 0.25rem  |
| --vapor-size-dimension-075    | 0.375rem |
| --vapor-size-dimension-100    | 0.5rem   |
| --vapor-size-dimension-150    | 0.75rem  |
| --vapor-size-dimension-175    | 0.875rem |
| --vapor-size-dimension-200    | 1rem     |
| --vapor-size-dimension-225    | 1.125rem |
| --vapor-size-dimension-250    | 1.25rem  |
| --vapor-size-dimension-300    | 1.5rem   |
| --vapor-size-dimension-400    | 2rem     |
| --vapor-size-dimension-500    | 2.5rem   |
| --vapor-size-dimension-600    | 3rem     |
| --vapor-size-dimension-700    | 3.5rem   |
| --vapor-size-dimension-800    | 4rem     |
